EXPORTS
        DLSMSSOpen
        DLSClose
        DLSCompactMemory
        DLSGetInfo
        DLSLoadFile
        DLSLoadMemFile
        DLSSetAttribute
        DLSUnloadAll
        DLSUnloadFile
        RIB_alloc_provider_handle
        RIB_enumerate_interface
        RIB_error
        RIB_find_file_provider
        RIB_free_provider_handle
        RIB_free_provider_library
        RIB_load_provider_library
        RIB_register_interface
        RIB_request_interface
        RIB_request_interface_entry
        RIB_type_string
        RIB_unregister_interface
